@dmdproprtl
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdproinfra
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdpro1
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdproagma
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdproecoh
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdproeduca
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdpromast
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdprosae
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdprosocsa
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdprodctm
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %

@dmdpromdep
set ver off
@header_dbinfo 107 DC
@allmua2 %
